\section*{ПРИЛОЖЕНИЕ А}
\addcontentsline{toc}{section}{ПРИЛОЖЕНИЕ А}
\subsection*{Соответствие оформления работы требованиям методических рекомендаций}

\begin{table}[h!]
\centering
\begin{tabular}{|p{0.6\linewidth}|p{0.3\linewidth}|}
	\hline
	\textbf{Требование методических рекомендаций} & \textbf{Параметр в данной работе} \\ \hline
	Шрифт: Times New Roman, 14 пт & Шрифт: Times New Roman, 14 pt \\ \hline
	Межстрочный интервал: 1.5 & Интервал: 1.5 \\ \hline
	Поля: левое — 30 мм, остальные — 15 мм & Поля: left=30mm, right=15mm, top=20mm, bottom=20mm \\ \hline
	Абзацный отступ: 1.25 см & \texttt{\textbackslash parindent = 1.25cm} \\ \hline
	Нумерация страниц: арабские цифры, внизу по центру & \texttt{\textbackslash pagestyle\{fancy\}}, \texttt{\textbackslash fancyfoot[C]\{\textbackslash thepage\}} \\ \hline
	Заголовки разделов: прописные, полужирные, по центру & \texttt{\textbackslash section\{...\}} с соответствующим оформлением \\ \hline
\end{tabular}
\caption{Соответствие параметров оформления}
\label{tab:compliance}
\end{table}

\noindent Данная работа подготовлена в системе компьютерной вёрстки \LaTeX, которая гарантирует точное и неизменное соблюдение заданных параметров оформления на протяжении всего документа.